-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Contours of V

x-Axis ΜcmΝ y-Axis ΜcmΝ

20

20

20

20

40

40

40

40

60

60

60

60

80

80

80

80

100

100

100

120

120

120

140

140

140

160

160

160

180

180

180

200

200

220

220

240

240

260

260

280

280

300

300

320

320

340

340

360

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560580

600

620

640

660

680

700

720

740